
-- ----------------------------
-- 项目表
-- ----------------------------
CREATE TABLE `smart_assess`.`ass_project`  (
`id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`name` varchar(50) NOT NULL COMMENT '项目名称',
`code` varchar(50) NULL COMMENT '项目编号',
`agency_id` bigint NOT NULL COMMENT '机构id',
`client` varchar(50) NOT NULL COMMENT '委托方',
`province` varchar(20) NULL COMMENT '省份',
`phase` int NULL DEFAULT 1 COMMENT '项目阶段(1风险分析评价计划,2现场勘验,3项目审核,4出具报告,5项目归档)',
`city` varchar(20) NOT NULL COMMENT '城市',
`district` varchar(20) NOT NULL COMMENT '区县',
`business` varchar(20) NOT NULL COMMENT '业务范围,字典id',
`invest` varchar(10) NOT NULL COMMENT '项目投资额/万',
`address` varchar(100) NOT NULL COMMENT '地址',
`actual_location` varchar(60) NULL COMMENT '实际纬度/经度',
`location` varchar(60) NULL COMMENT '纬度/经度',
`estimate_type` bigint NULL COMMENT '评估类型，字典id',
`filing_date` datetime NULL COMMENT '项目完成时间',
`credit_code` varchar(30) NOT NULL COMMENT '委托单位社会统一信用代码',
`report_progress` tinyint(2) NULL DEFAULT 0 COMMENT '项目状态(0创建，1风险评估，2合同管理，默认0)',
`state` tinyint(2) NULL DEFAULT 1 COMMENT '审批状态(0暂存，1审核中，2审批通过，3审批驳回，4已作废 默认1)',
`introduction` varchar(500) NOT NULL COMMENT '项目基本概况(500字以内)',
`is_review` tinyint(1) NULL DEFAULT 0 COMMENT '是否参与评审(0否，1是，默认0)',
`del_flag` tinyint NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除标志(0正常，1删除，默认0)',
`version` int NULL DEFAULT 0 COMMENT '乐观锁',
`create_by` varchar(20) NULL COMMENT '创建人',
`create_time` datetime NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
`update_by` varchar(20) NULL COMMENT '更新人',
`update_time` datetime NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
`remark` varchar(100) NULL COMMENT '备注',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 1 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_general_ci COMMENT = '项目表' ROW_FORMAT = DYNAMIC;