
-- ----------------------------
-- 风险评估表
-- ----------------------------
drop table if exists `smart_assess`.`ass_risk_estimate`;
CREATE TABLE `smart_assess`.`ass_risk_estimate`  (
`id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`project_id` bigint NOT NULL COMMENT '项目id',
`introduction` varchar(500) NOT NULL COMMENT '基本概况(500字以内)',
`risk_character` varchar(500) NOT NULL COMMENT '行业风险特性(500字以内)',
`surroundings` varchar(500) NOT NULL COMMENT '周边环境(500字以内)',
`equipment` varchar(500) NULL COMMENT '主要生产装置(500字以内)',
`technology` varchar(500) NULL COMMENT '生产工艺概况(500字以内)',
`is_accept_chargess` tinyint(1) NOT NULL COMMENT '评价费用是否在本机构所接受的范围内(0否，1是)',
`is_feasibility` tinyint(1) NOT NULL COMMENT '项目的可行性(0否，1是)',
`is_finish_report` tinyint(1) NOT NULL COMMENT '是否能在约定的时间内完成评价报告(0否，1是)',
`is_in_business` tinyint(1) NOT NULL COMMENT '评价项目是否在本机构资质业务范围内(0否，1是)',
`is_need_expert` tinyint(1) NOT NULL COMMENT '是否需要聘请相关专业的技术专家(0否，1是)',
`is_satisfy_need` tinyint(1) NOT NULL COMMENT '评价人员专业构成是否满足评价项目需要(0否，1是)',
`estimate_date` datetime NOT NULL COMMENT '评估时间',
`tech_opinion` varchar(30) NOT NULL COMMENT '技术负责人意见(30字以内)',
`risk_opinion` varchar(30) NOT NULL COMMENT '风险评估人意见(30字以内)',
`agency_opinon` varchar(30) NOT NULL COMMENT '机构评价负责人意见(30字以内)',
`state` tinyint(2) NULL DEFAULT 1 COMMENT '审批状态(0暂存，1审核中，2审批通过，3审批驳回，4已作废 默认1)',
`del_flag` tinyint NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除标志(0正常，1删除，默认0)',
`version` int NULL DEFAULT 0 COMMENT '乐观锁',
`create_by` varchar(20) NULL COMMENT '创建人',
`create_time` datetime NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
`update_by` varchar(20) NULL COMMENT '更新人',
`update_time` datetime NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '更新时间',
`remark` varchar(100) NULL COMMENT '备注',
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 1 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_general_ci COMMENT = '风险评估表' ROW_FORMAT = DYNAMIC;