
-- ----------------------------
-- 过程控制负责人审核表
-- ----------------------------
CREATE TABLE `smart_assess`.`ass_process_audit`  (
`id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`audit_date` datetime NOT NULL COMMENT '审核日期',
`process_leader_id` bigint NOT NULL COMMENT '过程控制负责人id',
`suggestions` varchar(500) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL COMMENT '存在问题及建议(500字符)',
`is_estimate_plan` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '编制安全评价项目计划书(0否 1是)',
`is_estimate_task` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '评价任务通知书(0否 1是)',
`is_sign_contract` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '签订合同(0否 1是)',
`is_exterior_audit` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '评价报告外审意见0否 1是)',
`is_full_materials` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '报告归档材料完整性(0否 1是)',
`is_interior_audit` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '评价报告内部审核(0否 1是)',
`is_investigation_site` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '现场勘验记录及影像资料(0否 1是)',
`is_open_information` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '评价项目网上信息公开(0否 1是)',
`is_provide_materials` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '被评价单位提供材料清单(0否 1是)',
`is_risk_analyse` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '风险分析(0否 1是)',
`is_technolgy_audit` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '技术负责人审核(0否 1是)',
`is_use_qrcode` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '二维码的使用(0否 1是)',
`is_work_notification` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '从业告知(0否 1是)',
`estimate_plan_des` varchar(20) NULL COMMENT '编制安全评价项目计划书-不符合描述(20字符)',
`estimate_task_des` varchar(20) NULL COMMENT '评价任务通知书-不符合描述(20字符)',
`sign_contract_des` varchar(20) NULL COMMENT '签订合同-不符合描述(20字符)',
`exterior_audit_des` varchar(20) NULL COMMENT '评价报告外审意见-不符合描述(20字符)',
`full_materials_des` varchar(20) NULL COMMENT '报告归档材料完整性-不符合描述(20字符)',
`interior_audit_des` varchar(20) NULL COMMENT '评价报告内部审核-不符合描述(20字符)',
`investigation_site_des` varchar(20) NULL COMMENT '现场勘验记录及影像资料-不符合描述(20字符)',
`open_information_des` varchar(20) NULL COMMENT '评价项目网上信息公开-不符合描述(20字符)',
`provide_materials_des` varchar(20) NULL COMMENT '被评价单位提供材料清单-不符合描述(20字符)',
`risk_analyse_des` varchar(20) NULL COMMENT '风险分析-不符合描述(20字符)',
`technolgy_audit_des` varchar(20) NULL COMMENT '技术负责人审核-不符合描述(20字符)',
`use_qrcode_des` varchar(20) NULL COMMENT '二维码的使用-不符合描述(20字符)',
`work_notification_des` varchar(20) NULL COMMENT '从业告知-不符合描述(20字符)',

`is_full_process` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 1 COMMENT '审核结论是否满足过程控制要求(0否 1是)',
`project_id` bigint NOT NULL COMMENT '项目id',
`version` int NULL DEFAULT 0 COMMENT '乐观锁',
`del_flag` tinyint NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除标志(0正常，1删除，默认0)',
`create_by` varchar(64) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL COMMENT '创建人',
`create_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
`update_by` varchar(64) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL COMMENT '更新人',
`update_time` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
`remark` varchar(50) NULL COMMENT '备注',
PRIMARY KEY (`id`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 1 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_general_ci COMMENT = '过程控制负责人审核表' ROW_FORMAT = DYNAMIC;