-- 字典类型
insert into `smart_assess`.`sys_dict_type`(`name`,`dict_type`,`remark`) values('专业方向', 'sys_major_orientation','专业方向列表');

-- 字典数据
insert into `smart_assess`.`sys_dict_data`(`label`, `value`, `dict_type`,`is_default`,`remark`)  values('预评价(设立评价)','0', 'sys_assess_type', 'Y','评价类型');
insert into `smart_assess`.`sys_dict_data`(`label`, `value`, `dict_type`,`is_default`,`remark`)  values('现状评价','1', 'sys_assess_type', 'N','评价类型');
insert into `smart_assess`.`sys_dict_data`(`label`, `value`, `dict_type`,`is_default`,`remark`)  values('验收评价','2', 'sys_assess_type', 'N','评价类型');
insert into `smart_assess`.`sys_dict_data`(`label`, `value`, `dict_type`,`is_default`,`remark`)  values('重大危险源评估','3', 'sys_assess_type', 'N','评价类型');

insert into `smart_assess`.`sys_dict_data`(`label`, `value`, `dict_type`,`is_default`,`remark`)  values('安全','0', 'sys_major_orientation', 'Y','专业方向');
insert into `smart_assess`.`sys_dict_data`(`label`, `value`, `dict_type`,`is_default`,`remark`) values('机械','1', 'sys_major_orientation', 'N','专业方向');
insert into `smart_assess`.`sys_dict_data`(`label`, `value`, `dict_type`,`is_default`,`remark`) values('电气','2', 'sys_major_orientation', 'N','专业方向');
insert into `smart_assess`.`sys_dict_data`(`label`, `value`, `dict_type`,`is_default`,`remark`) values('采矿','3', 'sys_major_orientation', 'N','专业方向');
insert into `smart_assess`.`sys_dict_data`(`label`, `value`, `dict_type`,`is_default`,`remark`) values('通风','4', 'sys_major_orientation', 'N','专业方向');
insert into `smart_assess`.`sys_dict_data`(`label`, `value`, `dict_type`,`is_default`,`remark`) values('矿建','5', 'sys_major_orientation', 'N','专业方向');
insert into `smart_assess`.`sys_dict_data`(`label`, `value`, `dict_type`,`is_default`,`remark`) values('地质','6', 'sys_major_orientation', 'N','专业方向');
insert into `smart_assess`.`sys_dict_data`(`label`, `value`, `dict_type`,`is_default`,`remark`) values('水工结构','7', 'sys_major_orientation', 'N','专业方向');
insert into `smart_assess`.`sys_dict_data`(`label`, `value`, `dict_type`,`is_default`,`remark`) values('采油','8', 'sys_major_orientation', 'N','专业方向');
insert into `smart_assess`.`sys_dict_data`(`label`, `value`, `dict_type`,`is_default`,`remark`) values('储运','9', 'sys_major_orientation', 'N','专业方向');
insert into `smart_assess`.`sys_dict_data`(`label`, `value`, `dict_type`,`is_default`,`remark`) values('油气储运','10', 'sys_major_orientation', 'N','专业方向');
insert into `smart_assess`.`sys_dict_data`(`label`, `value`, `dict_type`,`is_default`,`remark`) values('工艺设备与控制','11', 'sys_major_orientation', 'N', '专业方向');
insert into `smart_assess`.`sys_dict_data`(`label`, `value`, `dict_type`,`is_default`,`remark`) values('自动化(仪表)','12', 'sys_major_orientation', 'N','专业方向');
insert into `smart_assess`.`sys_dict_data`(`label`, `value`, `dict_type`,`is_default`,`remark`) values('防腐','13', 'sys_major_orientation', 'N','专业方向');
insert into `smart_assess`.`sys_dict_data`(`label`, `value`, `dict_type`,`is_default`,`remark`) values('化工工艺','14', 'sys_major_orientation', 'N','专业方向');
insert into `smart_assess`.`sys_dict_data`(`label`, `value`, `dict_type`,`is_default`,`remark`) values('化工机械','15', 'sys_major_orientation', 'N', '专业方向');
insert into `smart_assess`.`sys_dict_data`(`label`, `value`, `dict_type`,`is_default`,`remark`) values('自动化','16', 'sys_major_orientation', 'N','专业方向');
insert into `smart_assess`.`sys_dict_data`(`label`, `value`, `dict_type`,`is_default`,`remark`) values('火炸药','17', 'sys_major_orientation', 'N','专业方向');
insert into `smart_assess`.`sys_dict_data`(`label`, `value`, `dict_type`,`is_default`,`remark`) values('冶金','18', 'sys_major_orientation', 'N','专业方向');
insert into `smart_assess`.`sys_dict_data`(`label`, `value`, `dict_type`,`is_default`,`remark`) values('有色金属','19', 'sys_major_orientation', 'N','专业方向');
insert into `smart_assess`.`sys_dict_data`(`label`, `value`, `dict_type`,`is_default`,`remark`) values('爆炸技术','20', 'sys_major_orientation', 'N','专业方向');


ALTER TABLE `smart_assess`.`sys_dict_data`
ADD COLUMN `del_flag` tinyint NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除标志(0代表存在，1代表删除，默认0)';

ALTER TABLE `smart_assess`.`sys_dict_type`
ADD COLUMN `del_flag` tinyint NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除标志(0代表存在，1代表删除，默认0)';

ALTER TABLE `smart_assess`.`sys_notice`
ADD COLUMN `del_flag` tinyint NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除标志(0代表存在，1代表删除，默认0)';

ALTER TABLE `smart_assess`.`sys_law`
ADD COLUMN `del_flag` tinyint NULL DEFAULT 0 COMMENT '删除标志(0代表存在，1代表删除，默认0)';