
-- ----------------------------
-- 系统访问记录
-- ----------------------------
drop table if exists sys_logininfor;
create table sys_logininfor (
id           bigint(20)      not null auto_increment    comment '日志主键',
user_name      varchar(50)    default ''                comment '用户账号',
ipaddr         varchar(128)   default ''                comment '登录IP地址',
login_location varchar(255)   default ''                comment '登录地点',
browser        varchar(50)    default ''                comment '浏览器类型',
os             varchar(50)    default ''                comment '操作系统',
status         tinyint        default 0              comment '登录状态（0成功 1失败）',
msg            varchar(255)   default ''                comment '提示消息',
login_time         datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP comment '访问时间',
primary key (id),
key idx_sys_logininfor_lt (login_time)
) ENGINE = InnoDB CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE = utf8mb4_general_ci COMMENT =  '系统访问记录表' ROW_FORMAT = Dynamic;